Wenn ich oft traurig bin - (Originaltitel: I Am Willing Lord)

Wenn ich oft traurig bin und ich finde im Leid keinen Sinn, o Herr, siehst Du doch meinen Schmerz, kennst meine Gedanken und erforschest mein Herz. Ob ich im Feuer der Not mich läutern lasse, wie Gold. Bitte Herr, höre niemals auf und forme mich, dass dein Licht strahlt durch mich und ich leuchte für dich! Nimm meine Leben, Herr, nimm meine Leben, Herr, und lass mich ein Zeugnis sein für dich, segne mich! Nimm meine Leben, Herr, nimm meine Leben, Herr, und lass mich ein Zeugnis sein für dich, segne mich!

Wenn ich dich nicht verstehe, und nichts spüre von deiner Nähe, Herr, weiß ich doch ganz genau, alles muss mir zum Besten dienen, wenn ich vertrau, dann wird mir plötzlich ganz klar, was vorher rätselhaft war. Bitte Herr, höre niemals auf und forme mich, dass dein Licht strahlt durch mich und ich leuchte für dich! Nimm meine Leben, Herr, nimm meine Leben, Herr, und lass mich ein Zeugnis sein für dich, segne mich! Nimm meine Leben, Herr, nimm meine Leben, Herr, und lass mich ein Zeugnis sein für dich, segne mich!

Text und Melodie: Kurt Kaiser

Deutsch: Barbara Werner

Passende Bibelstelle:

1. Petrus 1, 7

Römer 12, 1

Matthäus 5, 16

Johannes 16, 20-22

Römer 8, 28